;----------------------------------------------------------------------------
; Push.def - module definition file for PUSH.vbx custom control
;----------------------------------------------------------------------------

LIBRARY     FILELIST
EXETYPE 	WINDOWS
DESCRIPTION	'Visual Basic Push Custom Control'

CODE		MOVEABLE
DATA		MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE        10240

;----------------------------------------------------------------------------
